\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Lösen Sie die folgende Exponentialgleichung und geben Sie das Resultat
mit dem Zehnerlogarithmus an:

$$10^{2x+1} = 20.2 - 10^{2x-1}$$
$$\lx=\{  \LoesungsRaum{\frac12 \cdot{} \lg(2)\}}$$


  \platzFuerBerechnungen{8}
\end{frage}
