\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichung exakt im Bereich $0\degre < \tau < 360\degre$:

  $$-sin(\gamma) = sin(354\degre)$$
  
  $$\mathbb{L}_\gamma = \LoesungsRaumLang{\{ 6\degre , 174\degre \}}$$
  \platzFuerBerechnungen{8.4}
\end{frage} 
