\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Bestimmen Sie den Abstand des Punktes $P=(1|6)$ von der Geraden $g$:

  $$g: \,\,\,\  \vec{r}(t) = \Spvek{1;1} + t\cdot{} \Spvek{-1;2}  $$

  \vspace{3mm}

  Der Abstand beträgt: \LoesungsRaumLen{30mm}{$\sqrt{5}$} (Werte exakt stehen lassen).

  \platzFuerBerechnungen{15.2}%%
\TRAINER{%%
}%%
\end{frage}%
