\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Die Exponentialfunktion $y=e^{qx}$ geht durch den Punkt $P=(7 | 19)$.

  Geben Sie den Wert des Parameters $q$ exakt an:

  
  $$q = \LoesungsRaumLen{40mm}{\frac{\ln(19)}7}$$
  \platzFuerBerechnungen{6}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
