<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

Neunhundertzwanzig Füllfederhalter sollen produziert werden.

Zwei unterschiedliche Maschinen benötigen normalerweise zusammen sechs
Stunden 45 Minuten, um die Produktion von 945 Füllfederhaltern zu erfüllen.

Nach dem Start fällt heute die erste Maschine nach zwei Stunden 22 Minuten aus
und die zweite Maschine produziert alleine weiter.

Drei Stunden später ist dann die erste Maschine wieder repariert und
nach total acht Stunden 15 Minuten sind die beiden Maschinen mit dem Auftrag der
neunhundertzwanzig Füllfederhalter fertig.

Wie viele Füllfederhalter produziert jede Maschine alleine pro Stunde?

\vspace{3mm}
Lösung:


\TNT{2}{Maschine I:  78.33(FFH/h)               Maschine II:  61.66  (FFH/h)             }

\platzFuerBerechnungen{12}%%
%%\TRAINER{}%%
\end{frage}
</pre></body></html>