\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Auf ruhendem Wasser ist eine Ölschicht ca. $10^{-8}$ m dick.
  Wenn nun ein Liter Öl ins ruhende Wasser verschüttet wird, wie groß
  (in km$^2$) wird diese Schicht werden?

  \vspace{5mm}

  Die Schicht von einem Liter Öl wird \LoesungsRaumLen{30mm}{0.1} km$^2$
  Wasser bedecken.

  \platzFuerBerechnungen{6}%%
  \TRAINER{10$^5$ m$^2$ nur 1.5 Pkt. Umrechnen in km$^2$: Volle Punktzahl}%%
\end{frage}
