\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Lösen Sie die folgende Exponentialgleichung und geben Sie das Resultat
mit dem Zehnerlogarithmus an:

$$10^{2x+1} = 20.2 - 10^{2x-1}$$
$$\lx=\{  \LoesungsRaum{\frac12 \cdot{} \lg(2)=
  \frac{\lg(0.2)+1}{2}\approx 0.15015499783\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{11.2}
\end{frage}
