\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
In den 90er Jahren wurde geschätzt, dass sich der Verbrauch
von Blei jedes Jahr um 3.1\% erhöht.

Wie lange dauert es bei dieser Annahme, bis sich der jährliche
Verbrauch verdoppelt haben wird?

Tipp: Gehen Sie von einem fiktiven Verbrauch aus und denken Sie an die Zinseszinsformel.


\vspace{3mm}

Nach \LoesungsRaum{22.7} Jahren wird sich bei gleicher
Verbrauchszunahme der jährliche Verbrauch verdoppelt haben.
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
