\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Etliche Computer werden im Netzwerk miteinander verbunden.

  Nach erfolgreicher Installation wird die Kommunikation der Geräte mit einer Software geprüft, die jeden Computer ein Datenpaket an jeden anderen senden lässt.

  Insgesamt werden 1332 Pakete versendet.

  Wie viele Computer wurden in diesem Netzwerk miteinander verbunden?

  \vspace{3mm}

  Es wurden \LoesungsRaumLen{30mm}{37} Computer miteinander verbunden.
  
\platzFuerBerechnungen{6}%%
\TRAINER{}%%
\end{frage}
