\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  In einem Rechteck ist eine Seite um $18$  m länger als die andere.
Der Flächeninhalt des Rechtecks misst $1440$ m². Wie lang ist das Rechteck?

\vspace{3mm}

Das Rechteck ist \LoesungsRaumLen{40mm}{$48$} m lang.

  \platzFuerBerechnungen{12}%%
\end{frage}
