%%
%% Quadratische Gleichungen
%%


\begin{frage}[1]
  Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\lx$:

  $$(x-5.5)^2= 81$$

  $$ \lx = \LoesungsRaumLang{\{-3.5, 14.5\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}%%
\end{frage}


