%%
%% Quadratische Gleichungen
%%
\begin{frage}[1]
  Bestimmen Sie die Lösungsmenge für die Variable $x$:
 
  $$(x-7.8)(x+\sqrt{3})=0$$

  $$\lx=\LoesungsRaum{=\{-\sqrt{3}, 7.8\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}%%
\end{frage}

