%%
%% Quadratische Gleichungen
%%

\begin{frage}[1]
  Bestimmen Sie die Lösungsmenge für die Variable $x$:
 
  $$(x-7)(x+3)=0$$

  $$\lx=\LoesungsRaum{=\{-3, 7\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}%%
\end{frage}

