\begin{frage}[3]
  Welche Aussagen bezüglich dem folgenden Boxplot sind korrekt, sind
  falsch oder sind nicht beurteilbar?

  (Für genaues Ablesen: Es handelt
  sich um Noten einer Prüfung auf 0.25 gerundet. Q1 ist hier also 3.75)

{\small{  Jede korrekte Nennung +0.5 Punkte, kein Abzug für Falschnennungen.}}
  
  \begin{center}
  \includegraphics[width=15cm]{daan/dia/boxplot/img/Notentabelle.png}
  \end{center}

  Kreuzen Sie an:

  \begin{tabular}{|p{5.5cm}|c|c|c|}\hline
    \textbf{\textit{Aussage}} & \textbf{\textit{korrekt}} & \textbf{\textit{falsch}} & \textbf{\textit{nicht beurteilbar}} \\\hline
    Das Minimum der Messwerte beträgt 1.5              & $\BoxT{}$ & $\Box{}$ & $\Box{}$\\\hline
    Die Spannweite beträgt 2.0                         & $\Box{}$ & $\BoxT{}$ & $\Box{}$\\\hline
    
    Mind. 50\% aller Werte liegen im Intervall $[4; 5]$      & $\Box{}$ & $\BoxT{}$ & $\Box{}$\\\hline

    Es wurde keine Note größer als 5.5 erzielt.        & $\BoxT{}$ & $\Box{}$ & $\Box{}$\\\hline
    
    Die häufigste Note war die Note 4.                 & $\Box{}$ & $\Box{}$ & $\BoxT{}$\\\hline
    Die obere Ausreißerschwelle liegt bei 6.75         & $\Box{}$ & $\BoxT{}$ & $\Box{}$\\\hline
    %% die obere Ausreißerschwelle liegt bei 6.875 und nicht bei 6.75
  \end{tabular}
  
{\small{Nur Zeilen mit genau einem Kreuz werden berücksichtigt.}}
  
  \platzFuerBerechnungen{3.6}
  
  \TRAINER{(Je ein Punkt)}
\end{frage} 
