\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Geben Sie die Funktionsgleichung an, welche den um zwei Einheiten nach links
verschobenen Graphen der Ausgangsfunktion $f: y=6x^3-4$ hat.


  $$p: y = \LoesungsRaum{6(x+2)^3-4}$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
