\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Bestimmen Sie den Abstand des Punktes $P=(1|6)$ von der Geraden $g$:

  $$g: \,\,\,\  \vec{r}(t) = \Spvek{1;1} + t\cdot{} \Spvek{-1;2}  $$

  \vspace{3mm}


  Der Abstand beträgt: \LoesungsRaumLen{30mm}{$\sqrt{5}$}

  \platzFuerBerechnungen{15}%%
\TRAINER{}%%
\end{frage}%
