<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Lösen Sie die folgende Gleichung in der Variable $\varphi$ und geben Sie alle Lösungen im Intervall $0\degre&lt;\varphi&lt;360\degre$ im Gradmaß an (Runden Sie den Winkel auf 4 signifikante Stellen):

  $$-\cos(-\varphi) = 0.3884$$

  $$\LoesungsMenge{}_\varphi =  \LoesungsRaumLang{\{112.855\degre, 247.145\degre \}} $$
\TRAINER{max. 1.5 Pkt. falls im Bogenmaß}
  \platzFuerBerechnungen{6.4}%%
\end{frage}
</pre></body></html>