<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Eine gerade Pyramide mit quadratischer Grundfläche ist gegeben. Die
  Seite der Grundfläche misst 14.3 cm. Die Höhe der Pyramide misst 16.0
  cm.

  Berechnen Sie die Mantelfläche $M$ der Pyramide auf drei signifikante Stellen..

  \vspace{5mm}
  Die Mantelfläche $M$ beträgt $\LoesungsRaumLen{40mm}{501 \approx 501.212 }$ {$\text{cm}^2$}
  \platzFuerBerechnungen{10}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage} 
</pre></body></html>