<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein zylinderförmiger Öltank hat einen Durchmesser von 20.4 Metern und
  fasst 11.2 Millionen Liter Öl.


  Wie hoch ist der Öltank? (Geben Sie die Lösung in Metern auf zwei
  Nachkommastellen an. Kein Abzug für Rundungsfehler.)

  Der Öltank hat eine Höhe von \LoesungsRaumLang{34.27} Metern.

\platzFuerBerechnungen{8.4}%%
\end{frage}%%
</pre></body></html>