<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

Neunhundert Füllfederhalter sollen produziert werden.

Zwei unterschiedliche Maschinen benötigen normalerweise zusammen sieben
Stunden, um die Produktion von 945 Füllfederhaltern zu erfüllen.

Nach dem Start fällt heute die erste Maschine nach zwei Stunden aus
und die zweite Maschine produziert alleine weiter.

Drei Stunden nach dem Ausfall ist dann die erste Maschine wieder repariert und
nach total acht  Stunden sind die beiden Maschinen mit dem Auftrag der
neunhundert Füllfederhalter fertig.

Wie viele Füllfederhalter produziert jede Maschine alleine pro Stunde?

\vspace{3mm}
Lösung:


\TNT{2}{Maschine I: 60 (FFH/h)               Maschine II:   75 (FFH/h)             }

\platzFuerBerechnungen{12}%%
%%\TRAINER{}%%
\end{frage}
</pre></body></html>