\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Geben Sie Definitions- und Wertebereich der folgenden Funktion an (verwenden Sie, wo sinnvoll, die Intervallschreibweise):

  $$f(x) = \pi \cdot{} \log_{1.6}(x+3.6) - \frac47$$

 \vspace{3mm}
  $$\mathbb{D}=\LoesungsRaumLen{30mm}{]-3.6 ; \infty[}$$
 \vspace{3mm}
  $$\mathbb{W}=\LoesungsRaumLen{30mm}{\mathbb{R} }$$
  \platzFuerBerechnungen{6}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
