\begin{frage}[2]

  Lösen Sie das folgende Gleichungssystem nach $x$ und $y$ auf:

  \gleichungZZ{-4.5x}{6+10.5y}{6x}{-(14y+8)}

  $$\LoesungsMenge{}_{(x;y)}=\LoesungsRaumLang{\mathcal{G}=\mathbb{R}}$$

  \platzFuerBerechnungen{4.8}
\end{frage}
