\begin{frage}[2]
  Interpretieren Sie den folgenden Boxplot insofern, dass Sie die
  darunter stehenden Kenngrößen aus dem Boxplot herauslesen.

  \begin{center}
  \includegraphics[width=15cm]{daan/dia/boxplot/img/interpretiere.jpg}
  \end{center}

  $$\textrm{Median}=\LoesungsRaum{19}$$
  
  $$\textrm{Maximum}=\LoesungsRaum{43}$$

  $$\textrm{Obere Auseißerschwelle (OAS)}=\LoesungsRaum{38.5}$$

  Wie viele Prozente der Messwerte des obigen Boxplots liegen im
  Intervall [11;25] mindestens?

  $$\text{Mindestens } \LoesungsRaum{75}\% \text{ aller Messwerte
    liegen im Intervall [11; 25].}$$
  
  \platzFuerBerechnungen{4}
  
  \TRAINER{(Je ein Punkt)}
\end{frage} 
