\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Die Exponentialfunktion $y=\e^{qx}$ geht durch den Punkt $P=(7 | 19)$.

  Geben Sie den Wert des Parameters $q$ auf vier Dezimalen an:

  
  $$q = \LoesungsRaumLen{40mm}{\frac{\ln(19)}7 =
    \ln\left(19^\frac17\right) \approx 0.4206}$$
  \platzFuerBerechnungen{6}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
