\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein Quader hat eine Oberfläche $A$ von $969.5 \text{cm}^2$.

    Es ist bekannt, dass die zweite Kante um 2cm länger ist als die erste Kante $a$.
    Ebenso ist bekannt, dass die dritte Kante um 4cm kürzer ist als die erste Kante $a$.

    Wie lang ist die Kante $a$?
  
  $$a=\LoesungsRaum{13.5} \text{cm}$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
