\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Gegeben sind die beiden Geraden $f: \,\,\,y=7x-2$ und $g:\,\,\, y= - 0.7x + 2$.
  Geben Sie die Funktionsgleichung der linearen Funktion $h$ an, welche parallel zu $g$ verläuft und dieselbe Nullstelle wie $f$ hat.
  
 $$y = \LoesungsRaumLen{50mm}{-0.7 x + 0.2}$$

\platzFuerBerechnungen{10}
\end{frage}
