\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Von einer linearen Funktion sind die Nullstelle 4.2 und der
Ordinatenabschnitt $\frac73$ bekannt.

Geben Sie die Steigung der Geraden an:


  $$\text{Steigung} = \LoesungsRaumLen{3cm}{-1.8 }$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
