\begin{frage}[1]

  Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem. Lösungsvariable sind  $x$ und $y$:

  \gleichungZZ{6x+4y}{3}{x}{4+y}
  
  $$\mathbb{L}_{(x;y)} = \{ (\LoesungsRaum{1.9};\LoesungsRaum{-2.1})  \}$$

  \platzFuerBerechnungen{7.4}
\end{frage}
