\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Berechnen Sie die Basis $b$:
  
  $$\log_b\left(8\right) = 3 \Longrightarrow \mathbb{L}_b= \LoesungsRaum{\{2\}}$$
  $$\log_b\left(2\right) = 0 \Longrightarrow \mathbb{L}_b= \LoesungsRaum{\{\}}$$
  \platzFuerBerechnungen{4}
\end{frage} 
