<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Eine Kerze wird angezündet. Nach drei Stunden ist sie noch 7 cm hoch. Nach insgesamt neun Stunden misst sie noch 3 cm.

  Wann (wie viele Stunden nach dem Anzünden) wird die Kerze vollständig abgebrannt sein?


  \vspace{3mm}

  Die Kerze wird \LoesungsRaumLen{30mm}{13.5} Stunden nach dem Anzünden vollständig abgebrannt sein.

  \platzFuerBerechnungen{10}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
</pre></body></html>