\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Von 5000 Glühbirnen werden 20 ausgewählt. Eine Glühbirne ist mit
Wahrscheinlichkeit von 4\,\% defekt.

Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass von den ausgewählten
Glühbirnen höchstens zwei defekt sind?

\vspace{3mm}


Die Wahrscheinlichkeit beträgt \LoesungsRaumLen{30mm}{ 95.61 }\,\%.

(in \% auf zwei Dezimalen angeben)

\platzFuerBerechnungen{6}
\end{frage} 
