\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Gegeben ist die Funktion $f$: $y= 3.2x -4.828$. Zu $f$ verläuft die
Gerade $g$ parallel.
Der Punkt $P=(7|3)$ liegt auf dem Graphen der Parallelen $g$.

Geben Sie zunächst die Geradengleichung für die Gerade $g$ an:


$$g:  y = \LoesungsRaumLang{3.2x -19.4}$$

Berechnen Sie $g(13)$

$$g(13)=\LoesungsRaum{22.2}$$
(Sie erhalten einen Punkt für die Funktionsgleichung $g(x)$ und einen
Punkt für die Lösung.)
  \platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage} 
