\begin{frage}[2]%% Punkte

Schreiben Sie in Intervallschreibweise:

$$x > -6 \text{ und }  -1 \ge x$$

\vspace{3mm}
  
$$x \in  \LoesungsRaumLen{30mm}{]-6; -1]}$$

\platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage}%%
