\fragenStart{8}
In einem Kinderspital wurden beim Eintritt von Personen die folgenden
Körpergewichte gemessen:

\vspace{3mm}
60, 41, 48, 50, 50, 64, 68, 39, 59, 58, 37, 39, 62, 42, 47, 50
\vspace{3mm}


Bestimmen Sie die folgenden Kennzahlen:
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Standardabweichung = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Q1 (unteres Quartil) =  \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Min. = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Modus = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Median = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Mittelwert (arithmetisch) = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

Spannweite  = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}
\noZUSAMMENFASSUNG{\vspace{3mm}}

IQR (Interquartilsdifferenz = QD)  = \LoesungsRaumLen{30mm}{xxx}

\PUNKTE{8}\LOESUNG{je 1. Pkt}



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\fragenSeitenUmbruch{}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\fragenEnde{}
