<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Das Virus «SARS\_CoV\_2» ist der Verursacher der Corona Pandemie.

  Der mittlere Durchmesser dieses Virus mißt ca. 110 nm.

  Wie viele solcher Viren müssten wir aneinanderlegen, dass wir eine
  Länge von einem Schulzimmer ($1.15 \cdot{} 10^2$ dm) erreichen?

  Geben Sie mind. drei signifikannte Ziffern an.

  Die Anzahl Viren die zu dieser Länge nötig wären sind:

  \vspace{5mm}
  
  \LoesungsRaumLang{$104545454. \approx 104.5 Mio.$} Stück.

  \platzFuerBerechnungen{9.2}%
  \TRAINER{je 0.5 Pkt für : * alles in selbe Maßeinheit; * Divisor und
  Dividend korrekte reihenflge; * nm Richtig umgerechnet; * dm richtig
  umgerechnet; Dann ein Punkt fürs Resultat mach total 3 Pkt.}
\end{frage}
</pre></body></html>