<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Ein aufrecht stehender Fahnenmast der Länge 5.2 m ist im Sturmwind
geknickt. Das untere Teil des Mastes steht immer noch senkrecht. Die
Spitze erreicht den Boden 1.8 m vom Fußpunkt.

Wie lang ist das untere Teil des Fahnenmastes? (Geben Sie drei Dezimalen
an.)

  $$\text{Länge des unteren Teils}=\LoesungsRaumLang{2.288} m$$
  \platzFuerBerechnungen{4.8}%%
  \TRAINER{$= \frac{1.8^2 - 5.2^2}{-2\cdot{}5.2}$}%%
  \end{frage} 
</pre></body></html>