\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Lösen Sie die folgende Gleichung für $\alpha$-Wert im Gradmaß im
  Intervall $]0; 360\degre$[.

  Wie viele Lösungen liegen im vorgegebenen Definitionsbereich?

  $$\tan\left(\frac{10\alpha}3\right) = 1$$

  \vspace{5mm}

  Die Gleichung hat \LoesungsRaumLen{60mm}{7} Lösungen im
  Definitionsbereich $]0; 360\degre[$.

\platzFuerBerechnungen{7.2}%%
\end{frage}%%
