\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichung exakt im Bereich $0\degre < \varphi < 360\degre$:

  $$-\sin(\varphi) = -\sin(-14\degre)$$
  
  $$\LoesungsMenge{}_\varphi = \LoesungsRaumLang{\{ 194\degre , 346\degre \}}$$

\noTRAINER{\miniEinheitskreis{}}

\renewcommand{\bbwFunctionColour}{gray!30}\noTRAINER{\trigsysDsin{}}

  \platzFuerBerechnungen{6.8}%
\end{frage}%
