\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Bestimmen Sie die Lösungsmenge der folgenden Gleichung exakt im Bereich $0\degre < \varphi < 360\degre$:

  $$\cos(-\varphi) = -\cos(-92\degre)$$
  
  $$\LoesungsMenge{}_\varphi = \LoesungsRaumLang{\{ 88\degre , 272\degre
    \}}$$

  \miniEinheitskreis{}

\renewcommand{\bbwFunctionColour}{gray!30}\noTRAINER{\trigsysDcos{}}


  \platzFuerBerechnungen{5.6}%
\end{frage}%
