%%
%% Einheitskreis
%%

\begin{frage}[2]
  Berechnen Sie den Winkel $\varphi$. Wenn es mehrere Lösungen gibt,
  geben Sie nur diejenige Lösung zwischen $90\degre \text{ und } 270\degre$ an.

  $$\sin(\varphi) = \cos(333\degre)$$

  $$\varphi = \LoesungsRaum{117}\degre$$
  
\platzFuerBerechnungen{8}
  
\end{frage}
  
