%%
%% Einheitskreis
%%

\begin{frage}[2]
  Berechnen Sie den Winkel $\varphi$. Wenn es mehrere Lösungen gibt,
  geben Sie nur diejenige Lösung zwischen $0\degre \text{ und } 180\degre$ an.

  $$\cos(\varphi) = \sin(101\degre)$$

  $$\varphi = \LoesungsRaum{11}\degre$$
  
\platzFuerBerechnungen{8}
  
\end{frage}
  
