\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
In einem rechtwinkligen Dreieck misst die Gegenkathete eines Winkels
$\alpha$ 7.7 cm. Die Ankathete des selben Winkels misst 66 mm.

Berechnen Sie den Winkel $\alpha$ und geben Sie die Lösung im
Bogenmass auf mind. 3 Dezimalen an:

$$\alpha \approx \LoesungsRaum{0.86217} \text{ rad}$$

\platzFuerBerechnungen{2.8}%%
\end{frage}
