\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Ein aufrecht stehender Schiffsmast der Länge 5.22 m ist im Sturmwind
geknickt. Das untere Teil des Mastes steht immer noch senkrecht. Die
Spitze erreicht den Boden 1.77 m vom Fußpunkt.

Wie lang ist das untere Teil des Schiffmastes? (Geben Sie mind. drei Dezimalen
an.)

  $$\text{Länge des unteren Teils}=\LoesungsRaumLang{2.3099} m$$
  \platzFuerBerechnungen{4.8}%%
  \TRAINER{$= \frac{1.77^2 - 5.22^2}{-2\cdot{}5.22}$}%%
  \end{frage} 
