\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

\bbwCenterGraphic{8cm}{geom/stereometrie/img/winkel_im_quader.png}

{\small{Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.}}

In obigem Quader sind $a$ = 6 cm, $b$= 7 cm und $c$ = 8 cm.

Berechnen
Sie den Winkel $\alpha$ (=\,$\angle\,HAG$).

(Runden Sie auf vier signifikante Ziffern.)
$\alpha \approx \LoesungsRaum{29.44}\degre$

\platzFuerBerechnungen{10}%%
\end{frage}%%
