\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Berechnen Sie $x$:

  $$x = \lg\left(\frac1{10^5}\right)$$
  
  $$\lx = \LoesungsRaumLen{40mm}{-5}$$
  \platzFuerBerechnungen{3.6}
\end{frage}
