\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Berechnen Sie von Hand den Logarithmus und geben Sie das Resultat
exakt an:
  
  $$\lg\left(\sqrt[7]{100^3}\right) = \LoesungsRaum{\frac67 \approx{}  0.8571}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}%
\end{frage}%
