%%
\begin{frage}[3]
  Berechnen Sie die Lösungsmenge $\lx$:

  \leserluft{}

  $$(-4)\cdot{}|x-5| + 13 = 1$$

  $$\lx = \{\LoesungsRaumLang{2; 8}\}$$
\platzFuerBerechnungen{8}
\end{frage}%%
