\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein zylinderförmiger Öltank hat einen Durchmesser von 30 Metern und
  fasst 15.6 Millionen Liter Öl (=$15\,600 \text{ m}^3$). 

  Wie hoch ist der Öltank? (Geben Sie die Lösung in Metern auf zwei
  Nachkommastellen an. Kein Abzug für Rundungsfehler.)

  Der Öltank hat eine Höhe von \LoesungsRaumLang{22.06 bzw 22.07} Metern.

\platzFuerBerechnungen{8.4}%%
\end{frage}%%
