<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Ein zylinderförmiger Öltank hat einen Durchmesser von 30 Metern und
  fasst 15.6 Millionen Liter Öl (=$15\,600 \text{ m}^3$). 

  Wie hoch ist der Öltank? (Geben Sie die Lösung in Metern auf zwei
  Nachkommastellen an. Kein Abzug für Rundungsfehler.)

  Der Öltank hat eine Höhe von \LoesungsRaumLang{22.06 bzw 22.07} Metern.

\platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage}%%
</pre></body></html>