\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Von einem Segment ist die Sehenlänge $s$ gegeben.
  Ebenso ist der Radius $r$ bekannt.

  Wie Groß ist der Zentriwinkel $\epsilon$?
  
  $$\epsilon = \LoesungsRaum{2\cdot{}\arcsin{\frac{s}{2r} }}$$
  
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
  \end{frage} 
